Zadania z SMOP I

Zestaw 2 - grupy 1 i 3 (8.12.2010)

1. Zmienna losowa X ma rozkład gęstości:

f(x) = { 6x(1 − x) dla 0 < x < 1, 0 dla pozostałych x. (1)

Proszę obliczyć wartość średnią i wariancję zmiennej losowej X.

2. Proszę dokonać pomiaru ławki znajdującej się w sali wykładowej bez użycia linijki (metodą ”na oko”). Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów proszę policzyć wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe wartości oczekiwanej. Wyniki prosze zapisać w sposób zgodny z normami ISO podanym na wykładzie.

3. Zmierzono dziesięciokrotnie długość (L), średnicę (d) i masę (m) miedzianego walca.

Korzystając z tych wyników proszę wyliczyć gęstość miedzi i jej błąd.

L_i(cm) 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 d_i(cm) 1.98 2.01 1.99 1.99 2.02 2.02 1.97 1.97 2.01 2.00 m_i(g) 196.2 196.5 196.1 196.5 196.5 196.4 196.6 196.6 196.4 196.4

Marcin Zieliński